Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Compras/Itens de Empenho por Credor Folha: 1

Camara Municipal de Vacaria Outubro de 2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1348 CAXIAS MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 36.069.886/0001-77

1 000480 07.10.2025 480 Dispensa por Limite

1 1,0000 Botao ELX600-8000-NEO AZ para elevador. 390,00 390,00

Total do Empenho : 390,00

Total do Credor .: 390,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1380 EMC EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA CNPJ: 27.863.102/0001-97

1 000490 15.10.2025 19 Dispensa por Limite 15

1 10,0000 Recarga de extintores ABC, 4Kg, po, 1 ano de gar 56,79 567,90

antia.

2 1,0000 Recarga de extintores ABC, PQS, 4Kg, 2A20BC, CLA 56,79 56,79

SSES A, B e C.

Total do Empenho : 624,69

Total do Credor .: 624,69

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1421 G MARTINS CNPJ: 26.503.629/0001-48

1 000477 06.10.2025 477 Dispensa por Limite

1 2,0000 Placas de homenagem gravadas em inox, acopladas 220,00 440,00

em estojo de veludo 16x16cm aos alunos Ariel da

Silva Carvalho e Tulio Pelin Goncalves, do Insti

tuto Estadual de Educacao Irmao Getulio.

2 1,0000 Placa de homenagem gravada em inox acoplada em e 380,00 380,00

stojo de veludo 18x24cm ao Dr. Jose de Jesus Pei

xoto Camargo.

Total do Empenho : 820,00

1 000489 15.10.2025 489 Dispensa por Limite

1 1,0000 Titulo de Cidadao Honorario gravado em aco inox, 440,00 440,00

medindo 31cmx23cm, concedido ao Sr. Dr. Jonatas

Accioly de Souza Filho.

Total do Empenho : 440,00

Total do Credor .: 1.260,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1028 LILIAN MARIA DALLIGNA 01621628043 CNPJ: 20.136.631/0001-40

1 000478 06.10.2025 478 Dispensa por Limite

1 1,0000 Arranjos de flores naturais para ornamentacao do 400,00 400,00

plenario para Sessao Solene de entrega de Titul

o de Cidadao Honorario ao Sr. Omar Flavio Secchi

.

Total do Empenho : 400,00

1 000482 09.10.2025 482 Dispensa por Limite

1 1,0000 Cesta de flores para funeral da Sra. Rosa Maria 170,00 170,00

Santos do Canto, irma do servidor Aldoir Santos

do Canto.

Total do Empenho : 170,00

1 000494 20.10.2025 494 Dispensa por Limite

1 1,0000 Arranjo de flores naturais para decoracao do ple 370,00 370,00

nario para sessao solene de entrega de titulos d

e cidadao honorario ao Sr Elveres Rodrigues de O

liveira e ao Dr. Jonatas Accioly de Souza Filho

e em homenagem aos 15 anos da ONG Passo Amigo.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Compras/Itens de Empenho por Credor Folha: 2

Camara Municipal de Vacaria Outubro de 2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1028 LILIAN MARIA DALLIGNA 01621628043 CNPJ: 20.136.631/0001-40

Total do Empenho : 370,00

Total do Credor .: 940,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1119 LUMINNARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CNPJ: 24.962.520/0001-43

1 000520 30.10.2025 520 Dispensa por Limite

1 120,0000 Parafuso phil chata chip 4,0x40,mm. 0,25 30,00

2 1,0000 Fita dupla face 19mmx2m. 14,50 14,50

Total do Empenho : 44,50

1 000521 30.10.2025 521 Dispensa por Limite

1 6,0000 Conector Wago 2 polos 32A 450V. 4,50 27,00

2 2,0000 Fita isolante PVC 5M. 3,20 6,40

3 2,0000 Painel led embutir 24W 4000K. 48,50 97,00

4 1,0000 Painel led sobrepor 36W 6500K. 114,00 114,00

5 1,0000 Refletor led 100W 5500K. 107,50 107,50

Total do Empenho : 351,90

Total do Credor .: 396,40

Total da Unidade : 3.611,09

Total do Orgao ..: 3.611,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Geral .....: 3.611,09

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 24/Nov/2025, 23h e 11m.

2025-11-24T23:12:34.877000000